[HI DMP-29]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=10.00,7.00
PageSize2=15.00,10.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-40]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=1
Optimize=1
PageSize1=9.25,7.00
PageSize2=15.00,9.25
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-41]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=1
Optimize=1
PageSize1=20.00,15.00
PageSize2=32.00,20.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-42]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=1
Optimize=1
PageSize1=21.50,14.50
PageSize2=31.00,21.50
PageSize3=34.00,22.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-51]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=14
Optimize=1
PageSize1=20.00,15.00
PageSize2=32.00,20.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-52]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=1
Optimize=1
PageSize1=21.50,14.50
PageSize2=31.00,21.50
PageSize3=34.00,22.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-595]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=4
Optimize=1
PageSize1=9.50,7.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-695]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=4
Optimize=1
PageSize1=9.50,7.00
PageSize2=15.50,9.50
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HI DMP-60,61S]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=6
Optimize=1
PageSize1=7.30,9.80
PageSize2=15.80,9.80
PageSize3=15.80,20.80
PageSize4=20.80,32.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HI DMP-62]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=6
Optimize=1
PageSize1=7.30,9.80
PageSize2=15.80,9.80
PageSize3=15.80,20.80
PageSize4=32.80,20.80
PageSize5=42.80,32.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7220]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=15.70,10.96
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7470A]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=2
Optimize=1
PageSize1=10.20,7.50
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HP 7475A]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1021
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=6
Optimize=1
PageSize1=10.15,7.80
PageSize2=16.30,10.15
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7550A]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=10.00,7.70
PageSize2=16.10,10.00
PageSize3=10.70,7.50
PageSize4=15.70,10.70
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HP 7580B]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=19.60,13.60
PageSize2=30.60,19.60
PageSize3=21.00,13.20
PageSize4=29.80,21.00
PageSize5=21.60,14.60
PageSize6=32.60,21.60
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7585B]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=6
Optimize=1
PageSize1=32.90,22.00
PageSize2=42.00,32.90
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7440A (ColorPro)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=10.10,7.50
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[HP 7570A (DraftPro)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=20.80,15.80
PageSize2=31.80,20.80
PageSize3=22.80,15.80
PageSize4=33.80,22.80
PageSize5=22.20,14.40
PageSize6=30.90,22.20
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7575A (DraftPro DXL)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=31.80,20.80
PageSize2=19.80,15.80
PageSize3=14.80,9.80
PageSize4=8.80,7.30
PageSize5=33.80,22.80
PageSize6=21.80,16.80
PageSize7=15.80,10.80
PageSize8=9.80,7.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7576A (DraftPro EXL)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=41.80,32.80
PageSize2=31.80,20.80
PageSize3=19.80,15.80
PageSize4=14.80,9.80
PageSize5=8.80,7.30
PageSize6=45.80,34.80
PageSize7=33.80,22.80
PageSize8=21.80,16.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7595A (DraftMaster I)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=41.80,32.70
PageSize2=31.80,30.70
PageSize3=20.70,14.80
PageSize4=14.80,9.70
PageSize5=8.80,7.20
PageSize6=45.80,34.70
PageSize7=33.80,22.70
PageSize8=22.70,15.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7596A (DraftMaster II)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=41.80,32.70
PageSize2=31.80,30.70
PageSize3=20.70,14.80
PageSize4=14.80,9.70
PageSize5=8.80,7.20
PageSize6=45.80,34.70
PageSize7=33.80,22.70
PageSize8=22.70,15.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HP 7599 (DraftMaster MX)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL2 PLOTTERS
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=41.80,32.70
PageSize2=31.80,20.70
PageSize3=20.70,14.80
PageSize4=14.80,9.70
PageSize5=8.80,7.20
PageSize6=45.80,34.70
PageSize7=33.80,22.70
PageSize8=22.70,15.80
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HPGL2 (PLOTTERS)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL2 PLOTTERS
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=20.80,15.80
PageSize2=31.80,20.80
PageSize3=22.80,15.80
PageSize4=33.80,22.80
PageSize5=22.20,14.40
PageSize6=30.90,22.20
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[HPGL2 (PRINTERS)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1016
Language=HPGL2 PRINTERS
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=10.60,7.50
PageSize2=12.60,7.50
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[IOLINE LP3500]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=16
Optimize=1
PageSize1=32.00,21.00
PageSize2=20.00,16.00
PageSize3=15.00,10.00
PageSize4=9.00,7.50
PageSize5=34.00,23.00
PageSize6=22.00,17.00
PageSize7=16.00,11.00
PageSize8=10.00,8.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[IOLINE LP3700]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=16
Optimize=1
PageSize1=42.00,33.00
PageSize2=32.00,21.00
PageSize3=20.00,16.00
PageSize4=15.00,10.00
PageSize5=9.00,7.50
PageSize6=46.00,35.00
PageSize7=34.00,23.00
PageSize8=22.00,17.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[IOLINE LP4000]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=8
DPI=1000
Language=DMPL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=16
Optimize=1
PageSize1=42.00,33.00
PageSize2=32.00,21.00
PageSize3=20.00,16.00
PageSize4=15.00,10.00
PageSize5=9.00,7.50
PageSize6=46.00,35.00
PageSize7=34.00,23.00
PageSize8=22.00,17.00
Parity=N
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland DXY-101]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=254
Language=ROLAND DXY101
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=1
Optimize=1
PageSize1=10.23,7.25
PageSize2=14.56,10.23
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[Roland DXY-800]
BaudRate=2400
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=254
Language=ROLAND
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=10.23,6.89
PageSize2=13.78,10.23
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=2
Use Carousels=0

[Roland DXY-880/980]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=14.96,10.62
PageSize2=10.62,8.26
PageSize3=8.26,10.62
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland DXY-885/990]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=16.37,10.86
PageSize2=10.86,8.26
PageSize3=8.26,10.86
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland DXY-1100/1200/1300]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=16.53,11.69
PageSize2=11.69,8.26
PageSize3=8.26,11.69
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland LTX-100 THERMAL]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=17.00,11.65
PageSize2=11.65,8.26
PageSize3=8.26,11.65
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland DPX-2200]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=23.38,16.53
PageSize2=16.53,11.69
PageSize3=11.69,8.26
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland DPX-3300]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=33.11,23.38
PageSize2=23.38,16.53
PageSize3=16.53,11.69
PageSize4=11.69,8.26
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland GRX-300]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=30.98,22.20
PageSize2=22.20,14.40
PageSize3=14.40,10.51
PageSize4=10.51,6.14
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland GRX-400]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=HPGL
LLOrigin=0
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=44.68,31.92
PageSize2=30.98,22.20
PageSize3=22.20,14.40
PageSize4=14.40,10.51
PageSize5=10.51,6.14
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland CAMM-1 Vinyl (Mode1)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=1016
Language=ROLAND
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=8
Optimize=1
PageSize1=62.99,18.50
PageSize2=18.50,62.99
PageSize3=62.99,16.53
PageSize4=16.53,62.99
PageSize5=62.99,13.81
PageSize6=13.81,62.99
PageSize7=22.20,15.35
PageSize8=15.35,10.51
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

[Roland CAMM-2 Engraver(Mode 1)]
BaudRate=9600
Buffer Output=0
Current Page Size=1
DataBits=7
DPI=2540
Language=ROLAND
LLOrigin=1
MaxPenSpeed=50
NumCarousels=1
NumPens=16
Optimize=1
PageSize1=7.87,5.51
Parity=E
PenMap=DEFAULT
Pen Sort=1
PortName=COM1
StopBits=1
Use Carousels=0

